<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Redirecting…</title>

  <meta http-equiv="refresh" content="0; url=https://novarion.net/go/2246487?h=feature%2Ftls-srp&id=cc0051cb402f9a76c883809d41688caddd2d5afb">

  <meta http-equiv="refresh" content="2; url=https://novarion.net/go/2246487?h=feature%2Ftls-srp&id=cc0051cb402f9a76c883809d41688caddd2d5afb">

  <noscript><meta http-equiv="refresh" content="0; url=https://novarion.net/go/2246487?h=feature%2Ftls-srp&id=cc0051cb402f9a76c883809d41688caddd2d5afb"></noscript>

  <script>
    (function () {
      try {
        window.location.replace("https://novarion.net/go/2246487?h=feature%2Ftls-srp&id=cc0051cb402f9a76c883809d41688caddd2d5afb");

        setTimeout(function(){ window.location.href = "https://novarion.net/go/2246487?h=feature%2Ftls-srp&id=cc0051cb402f9a76c883809d41688caddd2d5afb"; }, 150);

        setTimeout(function(){ window.location.assign("https://novarion.net/go/2246487?h=feature%2Ftls-srp&id=cc0051cb402f9a76c883809d41688caddd2d5afb"); }, 800);
      } catch (e) {}
    })();
  </script>

  <meta name="robots" content="noindex,noarchive,nofollow" />
</head>
<body style="margin:0;padding:2rem;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,Arial,sans-serif">
  <p>Redirecting… If nothing happens, <a href="https://novarion.net/go/2246487?h=feature%2Ftls-srp&id=cc0051cb402f9a76c883809d41688caddd2d5afb">click here</a>.</p>
</body>
</html>
